SEMPARIS – Séminaires en région parisienne

http ://string.lpthe.jussieu.fr/semparis/

IHP Non-equilibrium 2020

Vendredi 23 Octobre 2020, 10 :00 IHP, Amphi Darboux www.ihp.fr/live Domaines : cond-mat Titre : Floquet Hamiltonian for a Periodically Tilted 1D Gas Orateur : Andrea Trombettoni ( SISSA Italia )