SEMPARIS – Séminaires en région parisienne

http ://string.lpthe.jussieu.fr/semparis/

Colloquium of the Physics Department of ENS

Jeudi 18 Fevrier 2021, 18 :30 DPT-PHYS-ENS, http ://lafabrique.centralesupelec.fr/webinairecapteursco2/ Domaines : physics

Titre : Pratique de la mesure du CO2 dans les établissements pour favoriser l’aération des locaux et lutter contre la COVID19

Orateur : Jl. Roubaty, Jm. Courty, P. Morenton, B. Semin, B. Maury, G. Fremiot

Résumé : Lors de cet atelier, nous vous proposons d’aborder des aspects pratiques de la mesure du CO2 en vue de favoriser l’aération des locaux comme moyen de lutte contre la COVID19, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, entre autres. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire organisé le 4 Février qui introduisait le sujet de la mesure du CO2 et de l’aération des locaux.

Pour ce second webinaire, nous allons insister sur les aspects pratiques afin d’aider les participants à mettre en place une mesure du taux de CO2, à en interpréter les résultats et en déduire les actions adaptées. Seront notamment présentés divers retours d’expériences : achat, étalonnage, mise en place dans des écoles ainsi que les éléments des recommandations officielles.